-119˚ -118˚ -117˚ 35˚

35.5˚

36˚

36.5˚

4

4

8

12

16

TriNet Peak Accel. Map (in %g) Epicenter: 4 mi. ESE of Coso Junction, CA

Tue Jul 17, 2001 05:07:25 AM PDT M 4.9 N36.02 W117.88 ID:9674049

PROCESSED: Thu Nov 1, 2001 03:17:15 PM PST, -- NOT REVIEWED BY HUMAN

CDMG

0 10 20 30 km