-116˚ -115˚

32.5˚

33˚

33.5˚

34˚

0.3

0.3

0.3

0.6

0.9

1.2

TriNet Peak Velocity Map (in cm/s) Epicenter: 3.0 mi SE of Bombay Beach, CA

Tue Nov 13, 2001 12:43:14 PM PST M 4.1 N33.32 W115.70 ID:9722633

PROCESSED: Fri Dec 7, 2001 03:42:41 PM PST, -- NOT REVIEWED BY HUMAN

CDMG

0 10 20 30 km